注記寸法

図脳RAPIDの図面に始点側だけの水平･垂直寸法を書き込む為のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

「ｻｰﾊﾞｰを使用できません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、図面を保存後に図脳RAPIDを終了して下さい。

注記寸法表示中や実行中に図脳RAPIDを操作しないで下さい。図脳RAPIDの状態を把握できずにｴﾗｰになります。

図脳RAPID ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ7以上で動作すると思います。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４(たぶん以上)がｾｯﾄｱｯﾌﾟしていないと、図脳RAPIDで実行しても何も表示されず、実行できません。注記寸法をｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗでﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして単独で実行すると、「序数 6648 がﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ MFC42.DLLから見つかりません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示されて実行できません。

図面倍率等で指数表示(3e-02=0.03)されている場合に、数値入力部の文字があふれている場合があります。数値入力部をﾏｳｽでｸﾘｯｸして、ｶｰｿﾙｷｰでｶｰｿﾙを移動して、数値を確認して下さい。

注記寸法の注意事項も参照して下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝにより図脳RAPIDに始点側だけの水平･垂直寸法を書き込みます。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に引出線の配置点をﾏｳｽにて図面上をｸｯﾘｸして下さい。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力で、XかYの値をｾﾞﾛにするとX,Y共にｾﾞﾛになります。(Ver6以下)

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力で、入力状態(絶対,相対)に注意して下さい。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力で、Xの値にﾏｲﾅｽを使用すると相対となります。

絶対入力にしたい時は、ｽﾍﾟｰｽﾊﾞｰにて切り替えて下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に表示される入力ﾎﾞｯｸｽに､図面上に作図する文字を入力して下さい。

入力ﾎﾞｯｸｽに､入力した文字を図面上にそのまま書き込みます。

入力ﾎﾞｯｸｽに入力後は､引出線の配置点指示になります。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ前に書き込む図面を表示してください。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ前に表示していた図面を閉じないで下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ前に図脳RAPIDを「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」を表示させて下さい。

「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」は図脳RAPIDのﾒﾆｭｰ編集→選択を選択して､ﾏｳｽ右ﾎﾞﾀﾝを図面上でｸｯﾘｸして､表示されたﾒﾆｭｰの終了を選択します。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に図面を切り替えないで下さい。

終了ﾎﾞﾀﾝは注記寸法だけを終了します。図面は保存していません。

設定ﾎﾞﾀﾝは文字高･幅･ﾚｲﾔ･線幅･太字･斜体･ﾌｫﾝﾄ等を設定できます。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸする前に設定ﾎﾞﾀﾝにより書き込む文字のｽﾀｲﾙ等を確認して下さい。

削除ﾎﾞﾀﾝにより直前に作成した注記寸法の要素だけを削除します。

注記寸法で作成した要素を属性変更等でOKﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に、注記寸法での削除はｴﾗｰまたは別な要素を削除します。

引出線長さには､引出線の配置点から寸法線までの距離を入力して下さい。

引出点間隔には､引出線の配置点から引出線の端点までの距離を入力して下さい。

引出点間隔をｾﾞﾛより大きくすると､引出線長さがその分短くなります。

引出線の配置点から引出線を引出線方向の逆側にも伸ばしたい時は、引出点間隔にﾏｲﾅｽを使用して下さい。

図面倍率には､ﾒﾆｭｰ ﾌｧｲﾙ→図面情報の尺度の値を入力して下さい。

尺度が1/2の時には0.5を､2/1の時には2を図面倍率に入力して下さい。

図面倍率を正しく設定しないと､図脳RAPIDで作図した寸法との大きさが合いません。

図形倍率には､図脳RAPIDで測定した値÷実際の値 を入力して下さい。

図面倍率は､原点指定をﾁｪｯｸした時に入力ﾎﾞｯｸｽに表示する値に影響するだけです。

図面倍率を正しく設定すると､入力ﾎﾞｯｸｽへの入力の簡素化･値の確認になります。

引出線方向により､引出線･寸法線の方向が決まります。

引出線の配置点から引出線を右に伸ばしたい時は､引出線方向のXﾌﾟﾗｽを選択して下さい。

引出線の配置点から引出線を左に伸ばしたい時は､引出線方向のXﾏｲﾅｽを選択して下さい。

引出線の配置点から引出線を上に伸ばしたい時は､引出線方向のYﾌﾟﾗｽを選択して下さい。

引出線の配置点から引出線を下に伸ばしたい時は､引出線方向のYﾏｲﾅｽを選択して下さい。

寸法線を右･上に伸ばしたい時は､寸法線方向のﾌﾟﾗｽを選択して下さい。

寸法線を左･下に伸ばしたい時は､寸法線方向のﾏｲﾅｽを選択して下さい。

引出線方向がXの時は､寸法線はY方向に作図されます。

引出線方向がYの時は､寸法線はX方向に作図されます。

入力ﾎﾞｯｸｽに入力した文字は､寸法線方向の作図されます。

寸法線に対する端部記号方向を同にすると､寸法線方向に端部記号が作図されます。

寸法線に対する端部記号方向を逆にすると､寸法線方向の反対側に端部記号が作図されます。

端部記号により原点方向を示す場合に､端部記号方向を逆にしたい時は､寸法線方向を逆にして下さい。

原点指定をﾁｪｯｸすると､作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に座標原点をﾏｳｽにて図面上をｸｯﾘｸする操作が追加されます。

原点指定をﾁｪｯｸすると､座標原点から引出線の配置点までの距離を､入力ﾎﾞｯｸｽに表示します。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力での注意事項は、引出線の配置点指示と同じです。

注記寸法の設定

注記寸法の設定では、値の設定・変更時に有効となります。

図面倍率等で指数表示(3e-02=0.03)されている場合に、数値入力部の文字があふれている場合があります。数値入力部をﾏｳｽでｸﾘｯｸして、ｶｰｿﾙｷｰでｶｰｿﾙを移動して、数値を確認して下さい。

注記寸法の注意事項も参照して下さい。

閉じるﾎﾞﾀﾝは設定を閉じて、注記寸法を表示します。

参照ﾎﾞﾀﾝにより文字高･文字幅･文字間隔･ﾚｲﾔ･太字･斜体･線種･線幅･ﾌｫﾝﾄを一度に設定できます。

参照ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に図面上の参照した文字を､ﾏｳｽにてｸｯﾘｸして下さい。

寸法関係の文字は参照ﾎﾞﾀﾝを使用できません。

文字高･文字幅･文字間隔は文字の高さ･幅･間隔の距離を指定します。

文字高･文字幅･文字間隔は図脳RAPIDと同じで図面情報の尺度に影響されます。

文字間隔はｾﾞﾛ未満の数値は指定できません。

文字の横ﾏｰｼﾞﾝは引出線対しての余白を､下ﾏｰｼﾞﾝは寸法線に対しての余白(ﾏｰｼﾞﾝ)を指定します。

太字･斜体は文字の太字･斜体を指定します。

桁数･ｾﾞﾛ省略･ｺﾝﾏ区切りは､入力ﾎﾞｯｸｽに表示する値についての指定です。

桁数･ｾﾞﾛ省略･ｺﾝﾏ区切りは､入力ﾎﾞｯｸｽに入力した値には影響しません。

桁数は文字の数値部の小数点以下の桁数を指定します。

ｾﾞﾛ省略は文字の数値部の小数点以下のｾﾞﾛの状態を指定します。

ｺﾝﾏ区切りは文字の数値部の千以上の値に対して区切りの状態をを指定します。

ﾚｲﾔは書き込むﾚｲﾔを指定します。

線種･線幅は引出線･寸法線･端部記号･文字の線種･線幅を指定します。

線種･線幅はﾘｽﾄ内の文字を選択して下さい。

引出線出長さには､寸法線からの引出線の出し量を入力して下さい。

引出線の総長さは､引出線長さ+引出線出長さ-引出点間隔 になります。

寸法線出長さには､端部記号方向を逆にした時の､寸法線の引出線からの出し量を入力して下さい。

寸法線出長さには､文字からの寸法線の延長量に使用しています。(入力値/2を使用)

端部記号には､図脳RAPIDに作図する端部記号を指定します。

端部記号の黒丸は丸印に、黒矢印は白矢印になります。

端部記号に丸印を指定した時は､丸印半径に作図する円の半径を入力して下さい。

端部記号に矢印･白矢印を指定した時は､矢印長さに作図する矢印の辺長を入力して下さい。

端部記号に平行線を指定した時は､平行線長さに作図する直線の長さを入力して下さい。

端部記号に斜線を指定した時は､斜線長さに作図する直線の辺長を入力して下さい。

注記寸法の注意事項

図脳RAPIDの図面に始点側だけの水平･垂直寸法を書き込む為のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

図脳RAPIDを開いて、図面が表示していないと実行できません。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４(たぶん以上)がｾｯﾄｱｯﾌﾟしていないと、図脳RAPIDで実行しても何も表示されず、実行できません。注記寸法をｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗでﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして単独で実行すると、「序数 6648 がﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ MFC42.DLLから見つかりません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示されて実行できません。

図面倍率等で指数表示(3e-02=0.03)されている場合に、数値入力部の文字があふれている場合があります。数値入力部をﾏｳｽでｸﾘｯｸして、ｶｰｿﾙｷｰでｶｰｿﾙを移動して、数値を確認して下さい。

注記寸法で作成した要素を属性変更等でOKﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に、注記寸法での削除はｴﾗｰまたは別な要素を削除します。

ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはありません。

注記寸法.exeと注記寸法.hlpを、適当なﾌｫﾙﾀﾞにｺﾋﾟｰして下さい。

使用方法は、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙ⇒外部ﾂｰﾙの参照ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒注記寸法.exeを選択⇒開くﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒実行ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸして下さい。

または、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙ⇒ﾂｰﾙ設定⇒ﾂｰﾙﾀﾌﾞをｸｯﾘｸ⇒新規作成をｸｯﾘｸ⇒ﾒﾆｭｰ項目に名前を入力⇒ｺﾏﾝﾄﾞのﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒注記寸法.exeを選択⇒開くﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒閉じるﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸすると、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙに追加されます。

不要になった時は、注記寸法.exeと注記寸法.hlpを削除して下さい。

ﾒﾆｭｰに追加した時は、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙ⇒ﾂｰﾙ設定⇒ﾂｰﾙﾀﾌﾞをｸｯﾘｸ⇒ﾒﾆｭｰ項目の名前を選択⇒右ｸｯﾘｸ⇒削除を選択するとﾒﾆｭｰから削除されます。

「ｻｰﾊﾞｰを使用できません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、

図面を保存後に図脳RAPIDを終了して下さい。

注記寸法を実行する前に図脳RAPIDを「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」を表示させて下さい。

「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」は図脳RAPIDのﾒﾆｭｰ編集→選択を選択して、

ﾏｳｽ右ﾎﾞﾀﾝを図面上でｸｯﾘｸして、表示されたﾒﾆｭｰの終了を選択します。

注記寸法を実行する前に書き込む図面を表示してください。

注記寸法を実行中は表示していた図面を閉じないで下さい。

注記寸法を実行中は図面を切り替えないで下さい。

注記寸法を表示中や実行中に図脳RAPIDを操作しないで下さい。

図脳RAPIDの状態を把握できずにｴﾗｰになります。

注記寸法の設定ﾎﾞﾀﾝにより書き込む文字のｽﾀｲﾙを確認して下さい。

注記寸法の表示されない時は、ﾀｽｸﾊﾞｰの注記寸法をｸｯﾘｸして下さい。

図脳RAPIDのﾀｲﾄﾙﾊﾞｰがｱｸﾃｲﾌﾞ色(作業可能状態)でないと、注記寸法に切り替わらない時があります。

ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰをｸｯﾘｸしてﾀｲﾄﾙﾊﾞｰをｱｸﾃｲﾌﾞ色してから、注記寸法に切り替えて下さい。