連続番号

連続した番号(1⇒2⇒3)を図脳RAPIDの図面に書き込む為のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

「ｻｰﾊﾞｰを使用できません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、図面を保存後に図脳RAPIDを終了して下さい。

連続番号表示中や実行中に図脳RAPIDを操作しないで下さい。図脳RAPIDの状態を把握できずにｴﾗｰになります。

図脳RAPID ﾊﾞｰｼﾞｮﾝ7以上で動作すると思います。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４(たぶん以上)がｾｯﾄｱｯﾌﾟしていないと、図脳RAPIDで実行しても何も表示されず、実行できません。連続番号をｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗでﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして単独で実行すると、「序数 6648 がﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ MFC42.DLLから見つかりません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示されて実行できません。

図面倍率等で指数表示(3e-02=0.03)されている場合に、数値入力部の文字があふれている場合があります。数値入力部をﾏｳｽでｸﾘｯｸして、ｶｰｿﾙｷｰでｶｰｿﾙを移動して、数値を確認して下さい。

連続番号の注意事項も参照して下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝにより図脳RAPIDに指定した文字の形式で書き込みます。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に文字の配置点をﾏｳｽにて図面上をｸｯﾘｸして下さい。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力で、XかYの値をｾﾞﾛにするとX,Y共にｾﾞﾛになります。(Ver6以下)

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力で、入力状態(絶対,相対)に注意して下さい。

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞによる数値入力で、Xの値にﾏｲﾅｽを使用すると相対となります。

絶対入力にしたい時は、ｽﾍﾟｰｽﾊﾞｰにて切り替えて下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ前に書き込む図面を表示して下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ前に表示していた図面を閉じないで下さい。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ前に図脳RAPIDを「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」を表示させて下さい。

「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」は図脳RAPIDのﾒﾆｭｰ編集⇒選択を選択して、

ﾏｳｽ右ﾎﾞﾀﾝを図面上でｸｯﾘｸして、表示されたﾒﾆｭｰの終了を選択します。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に図面を切り替えないで下さい。

終了ﾎﾞﾀﾝは連続番号だけを終了します。図面は保存していません。

設定ﾎﾞﾀﾝは文字高･幅･ﾚｲﾔ･線幅･太字･斜体･ﾌｫﾝﾄ等を設定できます。

作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸする前に設定ﾎﾞﾀﾝにより書き込む文字のｽﾀｲﾙを確認して下さい。

削除ﾎﾞﾀﾝにより連続番号で書き込んだ文字だけを図脳RAPIDから削除します。

作成直後の文字のみを削除します。

連続番号で作成した文字を属性変更等でOKﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に、連続番号での削除はｴﾗｰまたは別な要素を削除します。

番号前文字は番号の前に付ける文字を指定します。

番号後文字は番号の後に付ける文字を指定します。

開始番号は書き込む最初の番号を指定します。

作成数は連続した番号の書き込む数を指定します。

増減数は開始番号に加算する数を指定します。

ﾋﾟｯﾁは作成数が2以上の時に、次の番号以降の配置点に加算する値を指定します。

ﾋﾟｯﾁは枠のｻｲｽﾞを指定します。

ﾋﾟｯﾁは図面上での距離を入力して下さい。

 上･右に連続した番号を書き込む時は、ﾋﾟｯﾁにはﾌﾟﾗｽを指定します。

 下･左に連続した番号を書き込む時は、ﾋﾟｯﾁにはﾏｲﾅｽを指定します。

X･Yｵﾌｾｯﾄ量は文字の配置点からのずれ量を指定します。(ﾏｰｼﾞﾝ)

左にﾏｰｼﾞﾝを指定したい時はXｵﾌｾｯﾄ量にﾏｲﾅｽの値を入力して下さい。

右にﾏｰｼﾞﾝを指定したい時はXｵﾌｾｯﾄ量にﾌﾟﾗｽの値を入力して下さい。

上にﾏｰｼﾞﾝを指定したい時はYｵﾌｾｯﾄ量にﾌﾟﾗｽの値を入力して下さい。

下にﾏｰｼﾞﾝを指定したい時はYｵﾌｾｯﾄ量にﾏｲﾅｽの値を入力して下さい。

X･Yｵﾌｾｯﾄ量は図面上での距離を入力して下さい。

作成方向は作成数が2以上の時に、次の番号以降を書き込む方向指定します。

枠の横に連続した番号を書き込む時は、作成方向をX方向を選択して下さい。

枠の縦に連続した番号を書き込む時は、作成方向をY方向を選択して下さい。

連続番号の設定

連続番号の設定では、値の設定・変更時に有効となります。

図面倍率等で指数表示(3e-02=0.03)されている場合に、数値入力部の文字があふれている場合があります。数値入力部をﾏｳｽでｸﾘｯｸして、ｶｰｿﾙｷｰでｶｰｿﾙを移動して、数値を確認して下さい。

連続番号の注意事項も参照して下さい。

閉じるﾎﾞﾀﾝは連続番号の設定を閉じて、連続番号を表示します。

参照ﾎﾞﾀﾝにより文字高･文字幅･文字間隔･角度･ﾚｲﾔ･太字･斜体･線種･線幅･ﾌｫﾝﾄを一度に設定できます。

参照ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に図面上の参照した文字を、ﾏｳｽにてｸｯﾘｸして下さい。

文字高･文字幅･文字間隔は文字の高さ･幅･間の距離を指定します。

文字高･文字幅･文字間隔は図脳RAPIDと同じで図面情報の尺度に影響されます。

角度は文字全体の傾きを指定します。

角度は度で入力して下さい。5度15分は5.25となります。

ﾚｲﾔは書き込むﾚｲﾔを指定します。

図面倍率には､ﾒﾆｭｰ ﾌｧｲﾙ⇒図面情報の尺度の値を入力して下さい。

尺度が1/2の時には0.5を､2/1の時には2を図面倍率に入力して下さい。

図面倍率を正しく設定しないと､図脳RAPIDで作図した文字との大きさが合いません。

線種･線幅は文字の線種･線幅を指定します。

線種･線幅はﾘｽﾄ内の文字を選択して下さい。

太字･斜体は文字の太字･斜体を指定します。

配置基準点は連続番号で作成ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に指定した文字の配置点を、文字全体に対する位置を指定します。

図脳RAPIDでは配置基準点は左下になります。

桁数は文字の数値部の小数点以下の桁数を指定します。

ｾﾞﾛ省略は文字の数値部の小数点以下のｾﾞﾛの状態を指定します。

ｺﾝﾏ区切りは文字の数値部の千以上の値に対して区切りの状態をを指定します。

連続番号の注意事項

連続した番号(1⇒2⇒3)を図脳RAPIDの図面に書き込む為のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです。

図脳RAPIDを開いて、図面が表示していないと実行できません。

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗのﾊﾞｰｼﾞｮﾝ４(たぶん以上)がｾｯﾄｱｯﾌﾟしていないと、図脳RAPIDで実行しても何も表示されず、実行できません。連続番号をｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗでﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸして単独で実行すると、「序数 6648 がﾀﾞｲﾅﾐｯｸ ﾗｲﾌﾞﾗﾘ MFC42.DLLから見つかりません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示されて実行できません。

図面倍率等で指数表示(3e-02=0.03)されている場合に、数値入力部の文字があふれている場合があります。数値入力部をﾏｳｽでｸﾘｯｸして、ｶｰｿﾙｷｰでｶｰｿﾙを移動して、数値を確認して下さい。

連続番号で作成した文字を属性変更等でOKﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ後に、連続番号での削除はｴﾗｰまたは別な要素を削除します。

ｾｯﾄｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑはありません。

連続番号.exeと連続番号.hlpを、適当なﾌｫﾙﾀﾞにｺﾋﾟｰして下さい。

使用方法は、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙ⇒外部ﾂｰﾙの参照ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒連続番号.exeを選択⇒開くﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒実行ﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸして下さい。

または、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙ⇒ﾂｰﾙ設定⇒ﾂｰﾙﾀﾌﾞをｸｯﾘｸ⇒新規作成をｸｯﾘｸ⇒ﾒﾆｭｰ項目に名前を入力⇒ｺﾏﾝﾄﾞのﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒連続番号.exeを選択⇒開くﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸ⇒閉じるﾎﾞﾀﾝをｸｯﾘｸすると、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙに追加されます。

不要になった時は、連続番号.exeと連続番号.hlpを削除して下さい。

ﾒﾆｭｰに追加した時は、ﾒﾆｭｰﾂｰﾙ⇒ﾂｰﾙ設定⇒ﾂｰﾙﾀﾌﾞをｸｯﾘｸ⇒ﾒﾆｭｰ項目の名前を選択⇒右ｸｯﾘｸ⇒削除を選択するとﾒﾆｭｰから削除されます。

「ｻｰﾊﾞｰを使用できません。」のﾒｯｾｰｼﾞが表示された時は、

図面を保存後に図脳RAPIDを終了して下さい。

連続番号を実行する前に図脳RAPIDを「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」を表示させて下さい。

「ｺﾏﾝﾄﾞを選択して下さい。」は図脳RAPIDのﾒﾆｭｰ編集→選択を選択して、

ﾏｳｽ右ﾎﾞﾀﾝを図面上でｸｯﾘｸして、表示されたﾒﾆｭｰの終了を選択します。

連続番号を実行する前に書き込む図面を表示してください。

連続番号を実行中は表示していた図面を閉じないで下さい。

連続番号を実行中は図面を切り替えないで下さい。

連続番号を表示中や実行中に図脳RAPIDを操作しないで下さい。

図脳RAPIDの状態を把握できずにｴﾗｰになります。

連続番号の設定ﾎﾞﾀﾝにより書き込む文字のｽﾀｲﾙを確認して下さい。

連続番号の表示されない時は、ﾀｽｸﾊﾞｰの連続番号をｸｯﾘｸして下さい。

図脳RAPIDのﾀｲﾄﾙﾊﾞｰがｱｸﾃｲﾌﾞ色(作業可能状態)でないと、連続番号に切り替わらない時があります。

ﾀｲﾄﾙﾊﾞｰをｸｯﾘｸしてﾀｲﾄﾙﾊﾞｰをｱｸﾃｲﾌﾞ色してから、連続番号に切り替えて下さい。